k_T algorithm, 575 < Q^2< 5000 GeV^2

0.1

0.105

0.11

0.115

0.12

0.125

0.13

0.135

0.1 0.105 0.11 0.115 0.12 0.125 0.13 0.135

α_s(M_Z ^2)^{PDF} α_s(M_Z ^2)^{fit}

CTEQ5

CTEQ4 A1 - A5 MRST 1/4/5 MRS R1 - R2 MRS AP1 - AP6

H1 preliminary