0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14

α_s^{PDF} σ_{DIS}^{PDF} / σ_{DIS}^{CTEQ5}

150 Λ Q^2 Λ 275 GeV^2

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14

α_s^{PDF} σ_{dijet}^{PDF} / σ_{dijet}^{CTEQ5}

150 Λ Q^2 Λ 275 GeV^2

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14

α_s^{PDF} σ_{DIS}^{PDF} / σ_{DIS}^{CTEQ5}

275 Λ Q^2 Λ 575 GeV^2

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14

α_s^{PDF} σ_{dijet}^{PDF} / σ_{dijet}^{CTEQ5}

275 Λ Q^2 Λ 575 GeV^2

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14

α_s^{PDF} σ_{DIS}^{PDF} / σ_{DIS}^{CTEQ5}

575 Λ Q^2 Λ 5000 GeV^2

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14

α_s^{PDF} σ_{dijet}^{PDF} / σ_{dijet}^{CTEQ5}

575 Λ Q^2 Λ 5000 GeV^2

CTEQ5 MRST1 /4 /5 CTEQ4A1 /A3 /A5 MRSPA1 /A4 /A6