0.11

0.115

0.12

0.125

0.13

0.11 0.115 0.12 0.125 0.13 input: α_s(M_Z) used in global fit of parton densities output: extracted value of α_s(M_Z)

H1 preliminary

α_s(M_Z) from inclusive jet cross section versus input α_s(M_Z) used in global fit of parton densities

CTEQ5M MRST series MRS R1-4 MRS Ap series CTEQ 4A1-5, 4lq, 4HJ, 5HJ CTEQ Gluon Uncertainty Study