H1 96-97

1

2

10^{-4} 10^{-1}

1.5 GeV^2

Q^2 =

σ_r

1

2

10^{-4} 10^{-1}

2 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

2.5 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

3.5 GeV^2

Q^2 =

1

2

10^{-4} 10^{-1}

5 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

6.5 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

8.5 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

12 GeV^2

Q^2 =

1

2

10^{-4} 10^{-1}

15 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

20 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

25 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

35 GeV^2

Q^2 =

1

2

10^{-4} 10^{-1}

45 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

60 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

90 GeV^2

Q^2 = 1

2

10^{-4} 10^{-1}

120 GeV^2

Q^2 =

1

2

10^{-4} 10^{-1}

150 GeV^2

Q^2 =

x

H1 prel NMC BCDMS

H1 QCDfit