10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^4

10^5

0 0.2 0.4 0.6

y_{fJ}

1/N dn/dy_{fJ}

H1 Preliminary

Stat. uncertainties onlyΕ

(MRSA’-115) 〈Q〉 = 7.5 GeV

〈Q〉 = 15.0 GeV 〈Q〉 = 23.6 GeV 〈Q〉 = 57.9 GeV

NLO DISENT