0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6

α^__0(μ_Ι = 2 GeV)

unfolding

elm. E scale +1-3% elm. E scale -1-3% hadr. E scale +4% hadr. E scale -4%

μ_R^2 ⋅2 μ_R^2 /2 μ_F^2 ⋅4 μ_F^2 /4

MRSA’-105 MRSA’-130 CTEQ4A2

exp. and tot. syst. stat. uncertainty

〈C〉 H1 Preliminary