p_t (GeV) dσ(ep)/dp_t (nb/GeV)

H1 preliminary

0 1 2 3 4 5 6

0 5 10 data HERWIG

p_t (GeV) dσ(ep)/dp_t (nb/GeV)

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 5 10

p_t (GeV) dσ(ep)/dp_t (nb/GeV)

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0 5 10

p_t (GeV) dσ(ep)/dp_t (nb/GeV)

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0 2 4 6 8 10

p_t (GeV) dσ(ep)/dp_t (nb/GeV)

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0 2 4 6 8 10