0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3} 10^{-1}

F_2 ^{cc} – / F_2

HERA F_2 ^{cc–}/F_2

Q^2 = 2 GeV^2 H1 96-97 ZEUS 98-00 ZEUS 96-97 ZEUS NLO QCD

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3} 10^{-1}

4 GeV^2

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3} 10^{-1}

7 GeV^2

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3} 10^{-1}

11 GeV^2

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3} 10^{-1}

18 GeV^2

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3} 10^{-1}

30 GeV^2

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3}

60 GeV^2

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3}

130 GeV^2

0

0.2

0.4

10^{-5} 10^{-3}

500 GeV^2

x