500 pb^{-1} (present syst. err.)

H1 e^+p 94-97

x=0.25

Q^2 /GeV^2

Φ_{CC}

Φ_{CC} (1-y)^2 x d

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

10^3 10^4