Future Sensitivity on Scalar Leptoquarks

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

100 150 200 250 300 350 λ = 0.025 e d - LQ

HERA 400 pb^{-1} λ = 0.05 e u - LQ

HERA 400 pb^{-1}

HERA 800 pb^{-1}

M_{LQ} (GeV)

Branching Ratio for LQ 5 e q

TEVATRON :

L α 1.5 fb^{-1}

HERA :