Arnd E. Specka, H1 Collaboration 48th PRC Meeting 18.11.1999

Progress Of H1 Upgrade Projects

FTT

Lumi

BPC

CIP FTD

Calo Jet Trigger

FST GO GG

modifications • backward ToF • SpaCal • beam pipe • backward Si Tracker • central Si Tracker • LAr G0 Support • Plug • forward ToF • FPS/FNC • Polarimeter upgrades • Fast Track Trigger (FTT) • Lumi Monitors • Inner Prop. Chamber (CIP) • Backward Prop. Chamber (BPC)

• Forward Tracker (FTD) • Calo Jet Trigger • Forward Si Tracker (FST)