s.c. Solenoid 1.16 T

Liquid Argon Calorimeter

Instrumented Iron Detector

Forward Muon Spectrometer

GO GG

Forward Tracker

Central Tracker

Silicon Tracker

Spaghetti Calorimeters e p

Central MWPCs

Backward MWPC

ToF Scintillators