Fakultät für Physik und Astronomie

Ruprecht-Kalrs-Universität Heidelberg

Diplomarbeit im Studiengang Physik

vorgelegt von Kandidat Roland Schediwy aus Walldorf

1996

Messung des Signalverhaltens, sowie der zeitlichen Stabilität von Fine-Mesh-Photomultipliern und des LED–Kalibrationsmoduls als Funktion der Umgebungstemperatur

Die Diplomarbeit wurde von Roland Schediwy ausgeführt am Institut für Hochenergiephysik der Universität Heidelberg unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. Karlheinz Meier