Fakultät für Physik und Astronomie

Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg

Diplomarbeit im Studiengang Physik

vorgelegt von Uwe Hölzke aus Mannheim 1994

Eichung des H1 Rückwärtskalorimeters mit Ereignissen aus der Tief-Inelastischen-Streuung

Die Diplomarbeit wurde von Uwe Hölzke ausgeführt am Institut für Hochenergiephysik unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. K. Meier