World average

S.Bethke, J. Phys. G26 (2000) R27

H1 low x data

(DESY-00-181) 0.115 Α0.0017 (exp) Α0.005 (th) ^{+0.0009}_{-0.0005} (model)

H1 jet data

(DESY-00-145) 0.1186 Α0.003 (exp) ^{+0.0039}_{-0.0045} (th) ^{+0.0033}_{-0.0023} (pdf)

ZEUS jet data

(DESY-01-018) 0.1166 Α0.0019 (stat) ^{+0.0024}_{-0.0033} (exp) ^{+0.0057}_{-0.0044} (th)

0.11 0.115 0.12 0.125

0.11 0.115 0.12 0.125